Рустовочный профиль

Рустовочный профиль

Используется для формирования архитектурных элементов (рустов) на фасадах зданий. Это дает возможность разбивать большие площади фасадной поверхности на отдельные элементы, наличие которых улучшает архитектурную форму здания.
Основные функции

использование профиля гарантирует получение прямых и равных рустов на фасаде

придает зданию эстетический вид

укрепляет края полос

облегчает строительные работы

Дополнительная информация

длина профиля: 3м

размеры (глубина / ширина): 20/20мм, 20/30мм, 20/50мм

количество в упаковке: 28шт, 22шт, 16шт

Сообщение Рустовочный профиль появились сначала на BRAVO.